 A  Mahnungen zurücknehmen:
    Diese Funktion dient zum Zurücknehmen (stornieren) von Mahnungen,  die ver-
    sehentlich geschrieben wurden.

 A  Es wird der Rechnungsstatus wiederhergestellt, der  vor der erstellten Mah-
 A  nung aktiv war. Z.B. wird eine Rechnung von M1 (1.Mahnung geschrieben)  auf
 A  Z1 (1.Zahlungsziel überschritten) zurückgesetzt.

 A  Geben Sie die Rechnungsnummer ein:
    Die F8-Suchfunktion steht zur Verfügung

 A  Wählen Sie den Mahnstatus M1-M3:
    Wurde z.B. die 1.Mahnung gedruckt und soll storniert werden, wählen Sie
    "Status M1". Hierdurch wird der Rechnungsstatus von M1 (1.Mahnung gestellt)
    auf Z1 (1.Zahlungsziel überschritten) zurückgesetzt. Die Rechnung wird nach
    der nächsten Zahlungsziel-Überprüfung erneut zur 1.Mahnung vorgeschlagen.


    Verfahren Sie beim Zurücksetzen der 2.Mahnung bzw. 3.Mahnung ebenso, wobei
    Sie "Status M2" bzw. "Status M3" auswählen. Die Rechnungen werden auf "Z2"
    bzw. "Z3" zurückgesetzt.

 A  Mahngebühr zurücknehmen:
    Wurde bei einer Mahnung eine Mahngebühr in Rechnung gestellt, so hat sich
    der Rechnungsbetrag um diesen Betrag erhöht. In diesem Fall ist es notwendig
    die Mahngebühr zurückzunehmen, indem der Betrag der Mahngebühr in das ent-
    sprechende Feld eingegeben wird.
    Hierdurch wird der vorherige Rechnungsbetrag wiederhergestellt.

 A  ACHTUNG!
    Geben Sie nur den Betrag der Mahngebühr ein, der auch tatsächlich berechnet
    wurde!


